0 50 100 150 200 250 300 350 -10

-5

0

5

10

Heading difference up-down

Heading offset : 34.0047

Heading down

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Pitch difference up-down

Pitch of down instrument

Pitch offset : -1.0596

A13.5 (2010) two-head station #77, cast #01 Figure 6

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Roll difference up-down

Roll of down instrument

Roll offset : 1.8837