0 50 100 150 200 250 300 350 -10

-5

0

5

10

Heading difference up-down

Heading offset : -86.9762 (r/b: down-/upcast)

Heading down

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Pitch difference up-down

Pitch of down instrument

Pitch offset : -0.73198

A16N_2013 cast #78 down+up Figure 6

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Roll difference up-down

Roll of down instrument

Roll offset : -0.41783