0 50 100 150 200 250 300 350 -10 -5 0 5 10

Heading difference up-down

Heading offset : -30.529

Heading down

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Pitch difference up-down

Pitch of down instrument

Pitch offset : -1.4923

A20-003

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Roll difference up-down

Roll of down instrument

Roll offset : 2.1964