0 50 100 150 200 250 300 350 -10

-5

0

5

10

Heading difference up-down

Heading offset : 158.1924 (r/b: down-/upcast)

Heading down

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Pitch difference up-down

Pitch of down instrument

Pitch offset : 2.3748

P16S_2014 cast #67 up+down Figure 6

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 -5

0

5

Roll difference up-down

Roll of down instrument

Roll offset : 0.34817