P6 (2009-10) stn #173, cast #1 Figure 11

Battery Voltage is 41.9 V

LADCP WARNINGS increased error because of shear - inverse difference

LADCP processing warnings: LOADCTDPROF can not find /net/ipu/export/ipu1/data/projects/clivar/mv0911_mv1001/data/ctd_2dbar/17301.ctd LOADCTD can not find /net/ipu/export/ipu1/data/projects/clivar/mv0911_mv1001/data/ctd_timeseries/17301.ctd magnetic deviation given is NAN magnetic deviation given is NAN magnetic deviation given is NAN